新闻动态

NEWS CENTER

ob电竞党委副书记、副董事长、总经理朱永胜赴广联公司检查安全生产工作

发布时间:

2025-04-30

来源:

“五一”假期临近,为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,严格落实安全生产主体责任,切实做好节日期间安全生产工作,4月30日,湖南ob电竞股份有限公司(以下简称“ob电竞”)党委副书记、副董事长、总经理朱永胜赴湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司(以下简称“广联公司”)开展安全生产检查。

现。煊朗ど钊肷涞缰行、制冷机房、污水处理站、无害化处理站、生猪屠宰产线、市场及行政办公楼等核心区域进行了详细检查,并仔细查看值班记录表、设备运行记录表、安全生产管理台账,了解设备运行情况以及安全生产措施落实情况。

他强调,广联公司涉及的安全生产节点多、设备多、场景多,安全生产管理任务繁重,要杜绝麻痹思想和侥幸心理,切实把安全生产工作抓到实处,确保大家度过一个平安、欢乐、祥和的节日。一要提高政治站位。牢固树立以高水平安全保障高质量发展的思想认识以“时时放心不下”的责任感,把抓好安全生产工作作为完整准确全面贯彻新发展理念、推动高质量发展的重要举措。二要严格应急值守。做好节日期间值班值守工作,强化信息报送和应急处置能力,确保突发情况第一时间响应、第一时间处置,紧盯重点区域、关键环节和风险点,落实针对性防控措施。三深化安全教育。常态化开展安全生产技能培训,强化全员“红线意识”和“底线思维”,针对节日期间易出现的松懈情绪,加强现场监督管理,杜绝违规车间操作,以“零容忍”态度确保安全生产。

ob电竞总经理助理吴宏飞,广联公司总经理室成员,ob电竞质量环保安全部相关人员陪同调研。

相关下载

【网站地图】【sitemap】