新闻动态

NEWS CENTER

湖南ob电竞股份有限公司2025年度试剂盒供应商遴选项目(第二次)谈判公告

发布时间:

2025-10-15

来源:

湖南ob电竞股份有限公司2025年度试剂盒供应商遴选项目第二次已经批准,由公司自行组织竞争性谈判采购,邀请合格的供应商参与采购活动。

一、采购项目基本概况

1.采购项目名称:2025年度试剂盒供应商遴选项目第二次

2.合同期限:自合同签订之日起4个月。

3.采购预算208372.00元(含税),本项目设置每检份限价(详见报价一览表),超过限价的报价采购人不予接受。

4.购项目标的、数量及简要规格描述:技术标准详见本采购文件第四章采购需求。

标段

类别

通用名

规格(自填)

限价(检份/元)

4个月预计量(预计量不代表实际量,以实际为准)单位:检份

预算金额(预算金额不代表实际结算金额,以实际为准,单位:元

2

抗体类

进口猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒(E2)

480头份/盒(示例)

10.45

6000

62700

4

进口猪伪狂犬病毒ELISA(gE)抗体检测试剂盒

480头份/盒

8.4

7700

64680

6

进口猪口蹄疫(O型)ELISA抗体检测试剂盒

480头份/盒

15.44

4600

71024

8

进口猪流行性腹泻病毒ELISA抗体检测试剂盒(IgA)

192头份/盒或480头份/盒

12.46

800

9968

预算金额总计

208372

 

5.本项目共分4个标段,响应单位可投任意标段,允许多投多中。

、供应商资格条件:

1.标人资格要求

1.1、标人是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的独立法人,提供在有效期内的营业执照正本复印件(须加盖公章)。

1.2、国产产品不接受代理商投标,仅接受生产厂家投标。进口标段可接受代理投标。

1.3、参与单位从20231月1日至今无不良行为记录(没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态,骗取中标和严重违约等情况)。

1.4、具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或单位负责人为同一个人的不同单位不得同时参与谈判,否则均按无效处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定“母公司”,其一级子公司可同时对同一规格竞投,但同属一个子公司的二级子公司不得同时参与谈判。
     1.5、分子学类(病原)和免疫学类产品(抗体)供货商须具备《生产许可证》,国产产品需提供《GMP 证书》免疫学类诊断制品/分子生物学类诊断制品(A或B))进口产品代理供货商须具备《经营许可证》、代理合同或授权书。所投产品必须具有兽药生字批准文号(进口标段、病原试剂盒除外)。
    1.6、本项目不接受联合体报名。

、获取采购文件的时间及获取方式

凡有意参加采购活动的,请于20251015日起至20251020节假日除外,每日上午9:00时至12:00时、下午14:00时至17:00北京时间,提供所报产品标段(即序号)及名称、报名单位名称、法定代表人身份证明或授权委托书附法定代表人身份证明、个人身份证、联系人及电话报名,报名资料以扫描件形式发送57848486@qq.com,领取采购文件报名成功后,采购文件发送至报名单位的邮箱。资料提供不全,报名不予受理。

、响应文件提交的份数、截止时间、开启时间、实验时间、谈判时间及地点

1.响应文件正本一份和副本,电子文件一份U盘)。提交首次响应文件的截止时间即开启时间202510231000分(北京时间),地点为长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼。响应文件采取邮寄(收件人:李程时黛,收件人联系电话:15116153816)或直接送达(均需密封)的方式递交给采购人;在截止时间后送达的响应文件为无效文件,采购人应当拒收。

2.响应文件审核资质后,邀请符合要求的供应商在湖南ob电竞产品质量检测中心进行对比实验,具体实验时间由采购人电话通知资格审核合格的单位;实验地点为湖南省长沙市芙蓉区湖南生物职业技术学院动物医院(东湖校区)。

3.实验对比入围后,采购人组织入围单位进行价格谈判,谈判时间采购人电话通知入围单位,地点为长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼湖南ob电竞股份有限公司会议室。响应人法定代表人或授权委托人须参加现场谈判。

4.特别说明适用所有标段:本项目试剂盒采购采用先实验比对,再价格谈判的方式,详见第二章谈判办法。

、谈判响应文件内容及格式:(详见本文件第五章

六、谈判保证金:

1.保证金数额:按标段缴纳,各标段谈判保证金数额如下:
标段2:1000元;标段4:1000元;标段6:1500元;标段8:500元。

2.缴纳方式:以银行转账等形式非现金从谈判单位基本账户缴入以下账户,供应商须确保谈判保证金在谈判截止时间前(含)到达指定账户,以银行查询到账时间为准。

名:湖南ob电竞股份有限公司

开户银行:交通银行长沙潇湘支行

   号:431610000018150004180

3.未按时足额缴纳保证金的,其响应文件将被拒绝。

七、履约保证金:成交人在合同生效后三日内缴纳到采购人指定账户,各标段履约保证金如下:
标段2:6000元;标段4:6500元;标段6:7000元;标段8:1000元。

八、此次为本项目第二次发布谈判公告,如第二次谈判响应文件递交截止时间,该标段报名或者递交响应文件的响应人不足三家,谈判小组直接在递交了响应文件的单位中按照本文件规定的方式选定成交人。

九、本项目采购公告发布媒体

本次采购公告同时在湖南ob电竞股份有限公司网站及公众号、中国招标投标公共服务平台上同步发布。

、联系方式

采购人:湖南ob电竞股份有限公司

 址:长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼

联系人:杨先生

 话:0731-84449588-507

相关下载

【网站地图】【sitemap】