新闻动态

NEWS CENTER

广州壮壮科技发展有限公司鳌头ob电竞猪场建设项目边坡支护工程竞争性磋商公告

发布时间:

2023-01-06

来源:

湖南省招标有限责任公司受广州壮壮科技发展有限公司的委托,对广州壮壮科技发展有限公司鳌头ob电竞猪场建设项目边坡支护工程进行竞争性磋商招标,现采用公告邀请的方式,邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商招标活动。

一、项目基本概况

1项目名称:广州壮壮科技发展有限公司鳌头ob电竞猪场建设项目边坡支护工程

2、项目实施地点:广州市从化区鳌头镇横江村

3、工程概况 本项目为广州从化区鳌头ob电竞猪场边坡防护、室外地面硬化和排水工程,主要包括1#-12#边坡支护、繁殖区室外硬化、排水工程、新增垮塌修补B1-B8、5#路边坡支护和C2边坡支护工程。

1#边坡支护类型为浆砌片石护脚墙+浆砌片石骨架,坡面采用植草防护;2#、3#边坡为格宾加筋挡墙+灌注桩+土钉+钢板桩+浆砌片石骨架,坡面采用植草防护以及急流槽、检修步道、截水沟等附属设施;4#边坡为砼挡土墙+灌注桩+土钉+浆砌片石骨架,坡面采用植草防护及其他附属设施;5#边坡为浆砌片石护脚墙+浆砌片石骨架,坡面采用植草防护,直径1.0m圆管涵2道;6#边坡为浆砌片石护脚墙+土钉+浆砌片石骨架,坡面采用植草防护;6#护坡延长段及7#护坡均采用钢筋砼骨架+植草防护;8#边坡为浆砌片石护脚墙+浆砌片石骨架,坡面采用植草防护及其他附属设施;9#边坡和C2边坡为砼护坡;11#边坡为浆砌片石护脚墙;12#边坡为浆砌片石骨架+植草防护;

新增垮塌修补B1-B3、B5-B8均采用浆砌片石护脚墙修补,B4采用片石砼挡土墙修补;5#路坡的支护类型为浆砌片石护脚墙+片石砼挡土墙,坡面采用植草防护。

4、招标范围具体详见设计施工图及工程量清单。

二、资格条件:

1、基本资格条件:

1)具有独立承担民事责任的能力;

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5)参加招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件:

1)具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

2)企业安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3)拟任施工项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和城乡建设行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书(B证),且无在建工程;施工技术负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称且无在建工程;拟任本次投标的项目负责人及技术负责人必须是本单位在职员工,提供本单位缴纳的投标截止前近半年连续三个月劳动保障部门出具的社保证明;

3、本项目不允许联合体投标。

三、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

3.1凡有意参加投标者,请从20230106日~20230113日每天上午8:30~12:00,下午15:00~17:00(节假日休息)通过电子邮件形式报名(提供报名所需资料扫描件和联系人名称及联系方式发至2987230324@qq.com),领取招标文件,招标文件售价500元,售后不退。

3.2报名证件及资料:

报名须提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(须盖公章)、法人及被授权人身份证正反面复印件,营业执照副本及建筑工程施工总承包叁级及以上资质(须盖公章),并注明联系人、联系电话和投标人全称。未报名的单位不得参与该项目投标。

四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

4.1提交首次响应文件的截止时间为2023年01171500分(北京时间),地点为长沙市雨花区湘府东路二段199号招标大厦12楼指定开标室。在截止时间后送达的响应文件为无效文件,招标人、招标代理机构或者磋商小组应当拒收。

4.2首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

4.3递交方式:现场纸质递交。

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《湖南招标网》(http://www.hnbidding.com/)、《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com/)上同步发布。

 

五、联系方式

建设单位:广州壮壮科技发展有限公司

联系人:唐先生

电话:18974867650

    地址:广州市从化区鳌头镇横江村

 

招标代理机构:湖南省招标有限责任公司

联系人:李伟 谭娜

电话:0731-84530333、84530088

地址:长沙市雨花区湘府东路2段199号招标大厦

相关下载

【网站地图】【sitemap】