新闻动态

NEWS CENTER

湖南ob电竞股份有限公司种猪选育重测序检测项目 中标候选人公示

发布时间:

2025-12-24

来源:

项目名称:湖南ob电竞股份有限公司种猪选育重测序检测项目  

招标项目编号:0623-2575N3104077

招标范围:600头种猪选育重测序数据并提供相应选育服务

招标机构:湖南省招标有限责任公司

招标人:湖南ob电竞股份有限公司

开标时间:2025年122409:30

公示时间:2025年12242025年1229

公示内容:

中标候选人名称

华智生物技术有限公司

格致博雅生物科技(嘉兴)有限公司

北京诺禾致源科技股份有限公司

中标候选人排序

第一名

第二名

第三名

投标报价(万元)

29.40

34.80

35.22

交货期

合同签订之日起按批次交付完成600头种猪选育重测序数据并提供相应选育服务

合同签订之日起按批次交付完成600头种猪选育重测序数据并提供相应选育服务

合同签订之日起按批次交付完成600头种猪选育重测序数据并提供相应选育服务

质量

满足招标文件要求

满足招标文件要求

满足招标文件要求

中标候选人响应招标文件的资格能力条件

满足招标文件要求

满足招标文件要求

满足招标文件要求

项目负责人

曹明月

朗丹丹

田仕林

最终评标价(万元)

29.40

34.80

35.22

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应按招标文件要求在公示期内提出,否则不予受理。

招标代理机构:湖南省招标有限责任公司

人:易博尔、朱灿灿

   话:0731-84522888、85868278

电子信箱:hnzb4@126.com

公示发布日期:2025年1224

相关下载

【网站地图】【sitemap】