新闻动态

NEWS CENTER

湖南ob电竞股份有限公司纪检谈话室装修工程项目竞争性谈判成交结果公告

发布时间:

2025-08-25

来源:

湖南ob电竞股份有限公司纪检谈话室装修工程项目竞争性谈判2025822结束,现将成交结果公告如下:

一、成交供应商名称及成交金额:

1、成交人:湖南马栏山建设有限公司

2、成交价格:人民币贰拾万柒仟贰佰捌拾叁元柒角玖分(¥207283.79元)

二、公告期限:三个工作日。

三、本公示期内,采购人按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。

 

采购人:湖南ob电竞股份有限公司

地址:长沙市五一西路2号第一大道19楼

联系人:杨勇

电话:0731-84449588-507

相关下载

    • 【网站地图】【sitemap】