新闻动态

NEWS CENTER

湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司污水处理站改造工程项目(第二次)招标公告

发布时间:

2025-08-25

来源:

1.项目概况

1.1 招标条件

本招标项目湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司污水处理站改造工程项目(第二次),招标人为湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司,招标项目资金来源自筹,出资比例为100%。招标代理机构为湖南精算堂工程项目管理有限公司,该项目已具备招标条件,现对该项目进行国内公开招标。

1.2 项目概况

1.2.1  项目名称:湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司污水处理站改造工程项目(第二次)

1.2.2  项目地点:长沙县毛塘工业园毛塘大道669号

1.2.3  基本情况:污水已建设十余年,现有的污水处理系统及部分设备出现不同程度的损坏和运行问题,影响了屠宰场的正常生产及环保达标排放。改造内容主要为修复和更新损坏及老化的污水处理设备优化污水处理工艺流程,减少电能消耗。

1.2.4  招标范围:

1)气浮机:重新更换180m³/h的气浮设备,整机移出,并整机同步移进去,并同步更换现有加药系统,替换下来的加药系统留作备用。

2UASB系统:更换流量计;拆除原有三相分离器;疏通进水管及排泥管。

3)生化系统:修复缺氧池搅拌推流器,将曝气主管道改到地上。

4)补碱系统:增加一套补碱装置,通过PH计装置控制计量泵投加到好氧池内,稳定补碱流量。

5)沉淀池:加高出水浮泥挡板,阻挡浮泥;增加不锈钢的出水堰,确保出水均匀。

6)污泥脱水系统:在污泥池增加一套潜水搅拌机,使污泥充分混合,提高污泥脱水效果,减少药剂浪费。

7隔油调节池提升泵出水管路至气浮机接驳段换新。

8应急事故池提升泵及其自耦轨道换新。(具体参数要求详见招标文件)

1.2.5 工期要求:本施工进度计划周期为45日历天。

1.2.6 质量要求:设备符合国家规定的验收合格标准,安装质量按国家标准一次性验收合格。

1.2.7 质保期:设备整体保修期为24个月,自设备完成安装调试通过发包人验收并移交给发包人之日起计算。

2.资格要求

2.1  投标人是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的独立法人(提供营业执照副本复印件),财务状况良好。

2.2  投标人具备机电工程施工总承包三级及以上资质或具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或环保工程专业承包三级及以上资质,证书须处于有效期内。

2.3  业绩要求:投标人能提供至少1个污水处理站改造工程的类似业绩(提供以下证明资料:合同或协议)。

2.4  联合体要求:本次招标不接受联合体投标。

2.5  其他要求:与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.资格审查办法及评标办法

本次招标资格审查办法采用资格后审方式。本次招标评标办法采用综合评估法。

4.投标保证金

     4.1  投标保证金的金额:由投标人账户转入投标保证金的专用账户,以其它方式转入的投标保证金无效。投标保证金到账截止时间为投标截止时间(以到账时间为准),投标保证金的金额人民币壹万元整(¥10000.00)。投标人须注明项目名称,不按要求递交的,按无效投标处理。

账户名称:湖南精算堂工程项目管理有限公司政府采购保证金专户

开户行:中国银行湘府东路支行

账号:597670601832

4.2  投标保证金的退还:未中标的投标人提交的投标保证金在中标通知书发出起5个工作日内无息退还。中标单位合同签订后5个工作日内无息退还。

5.招标文件的获取

5.1  凡有意参加投标者,请从2025年08月25日~2025年09月01日每天上午8:30~12:00,下午14:30~17:00(节假日休息)通过电子邮件形式领取招标文件(将领取招标文件所需证件及资料扫描件和联系人名称及联系方式发送至代理机构工作人员邮箱:1204274915@qq.com,工作人员将发送付款二维码至投标人邮箱,付款完毕后将付款截图发送至1204274915@qq.com,工作人员核实后发送招标文件至投标人邮箱),招标文件电子版与纸质版具有同等法律效力,招标文件售价600元,售后不退。

5.2  报名证件及资料:报名须提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(须盖公章)、法定代表人及被授权人身份证正反面复印件,营业执照副本扫描件(须盖公章),并留联系人和联系电话。未报名的单位不得参与该项目投标。以上应有的资料缺少一项或出现一项错误均不予报名。

5.3  本项目为第二次报名,第一次已报名成功的投标人不需重复报名。

5.4  第二次报名截止后不足三家或投标截止时间前提交投标文件的投标人不足三家的,招标人将在开标当天采用谈判的方式确定中标人。

5.5  投标人在领取招标文件后放弃投标的,请至少于开标前一周书面告知招标代理公司联系人(放弃投标的函格式不限,扫描后发邮件至1204274915@qq.com),以维护投标人诚信经营声誉,同时便于招标代理公司组织招标活动。

6.投标文件的递交

6.1  投标文件递交的截止时间:202509月15日15:00(北京时间)。投标文件递交的地点:湖南精算堂工程项目管理有限公司(长沙市雨花区湘府东路二段199号招标大厦19楼开标厅)。

6.2  逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《湖南ob电竞股份有限公司官网》、《湖南精算堂工程项目管理有限公司官网》上发布。

8.招标人补充的其它内容

具体详见招标文件。

9.联系方式

招标人:湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

地址:长沙县毛塘工业园毛塘大道669号

联系人:杨勇

电话: 0731-84449588-507

招标代理机构:湖南精算堂工程项目管理有限公司

地址:长沙市雨花区湘府东路二段199号天济山庄(招标大厦)18楼、19楼

联系人:周峰、潘艳敏、王晖

电话: 0731-85539758转818   19176661978

相关下载

【网站地图】【sitemap】