新闻动态

NEWS CENTER

湖南ob电竞股份有限公司EAS系统等保二级整改设备采购安装项目竞争性磋商成交结果公告

发布时间:

2025-10-29

来源:

湖南ob电竞股份有限公司EAS系统等保二级整改设备采购安装项目竞争性磋商20251027结束,现将成交结果公告如下:

一、成交供应商名称及成交金额:

1、成交人:湖南云滨信息技术有限公司

2、成交价格:人民币壹拾捌万伍仟元整(¥185000.00元)

二、公告期限:三个工作日。

三、本公示期内,采购人按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。

 

采购人:湖南ob电竞股份有限公司

地址:长沙市五一西路2号第一大道19楼

联系人:杨勇

   电话:0731-84449588-507

相关下载

【网站地图】【sitemap】